\documentclass[11pt,a4paper]{book}

\input ../tex/MANUAL.pagesize
\input ../tex/MANUAL.mac

\usepackage{epsfig}

\newcommand{\agdeps}[2]{
\epsfig{file=../eps/#1,height=#2}
}

\parindent0em
\setlength{\parskip}{1ex minus 0.9ex}
\setcounter{chapter}{0}

\sloppy
\begin{document}

\begin{titlepage}

\vskip8cm
% \centerline{\epsfig{file=agdlogo.eps,height=8cm,angle=270}}
\centerline{\epsfig{file=agdlogo_white.eps,height=4cm}}
\vskip4cm

\centerline{\bf\Huge User Manual}
\vspace{5mm}
\centerline{\Large Version 0.9.1 beta}

\vspace{5cm}

\begin{center}\Large
Max-Planck-Institut Saarbr\"ucken\\[5mm]
Universit\"at Halle\\[5mm]
Universit\"at zu K\"oln
\end{center}

\end{titlepage}




\end{document}

